EPUB-Informationen

Bezeichnung:

267

Stand/Datum des Downloads:

15.09.2021

Rahmenvereinbarung zur Umsetzung eines Präventionskonzepts „Arbeits- und Gesundheitsschutz
in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)“

Vom 21. Mai 2014

(ABl. EKD 2018 S. 98)

Die derzeit geltende Rahmenvereinbarung zur Umsetzung eines Präventionskonzepts „Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)“ befindet sich im Fachinformationssystem Kirchenrecht der EKD unter der Ordnungsnummer 6.22.1.

Etwaige Vorgängerversionen befinden sich im dortigen Archiv unter derselben Ordnungsnummer.